RAID subsystem ¥¥ ¥

                                    Sys Adm in

                                                  FDDI (UTP)

                                EC S

                                                   EOF routers

                     RDBMS

                SO HO
                 EO F

                                                                           CELIAS
                                                                            IW Ss

                                                                                  CEPAC
                                                                                   IW Ss

                                                  LASCO
                                                   IW Ss

                                              EIT
                                             IW Ss

                                      SW AN
                                       IW Ss

                                UVCS
                                 IW Ss

                         SUMER
                          IW Ss

                    CDS
                    IW Ss

                                                                      GOLF
                                                                      IW Ss

                                                                MDI
                                                                IW Ss

                                                         VIRGO
                                                          IW Ss

   ¥
   ¥
   ¥

          FDDI /
         Ethernet
          switch

EA F

                             FDDI

                                                Instrum ent
                                                  Team s

= Ethernet 10BaseT hub

                                           RS/6000-
                                             590

                    RS/6000-
                       590

                                              RS/6000-
                                                 360

                 RS/6000-
                   590

RS/6000-
  320H

                                                                                    router

                                                                                           PA CO R

                                                                                             D D F

                                                                                            CD H F

                                                                                 FDDI

                                                                                firewall

                                                                          closed
                                                                         network

                                                                                           PO CC
                                                                                            CM S

                                                                             open
                                                                           network

                                                                             CNE

                                                                                   ground-based
                                                                                   observatories

                                                                      Rem ote
                                                                        PI’s

NSI / Internet

 router

M O D N ET

      router

                      MEDOC

           FDDI